ნოქალაქევის კერამიკული ფილა
source date: VI-VII AD
availability: დოკუმენტი ვრცელდება Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 ლიცენზიით. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

[...] თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 133

η κ β υ καταρρυὲς ἠεῖδος θεατύος

მომდინარე მხურვალება. (ამისი) შესამოწმებელი (ადგილი)

ფილა როგორც ჩანს, იყო აბანოს ნაწილი და ეფარა სარეგულაციო ადგილას გამტარ მილს.

დათარიღება ხდება ცალკეული ასოების მოხაზულობისა და საერთო სტილის მიხედვით.