აკაურთას ეკლესიის საამშენებლო წარწერის ფრაგმენტი
source date: V AD
availability: დოკუმენტი ვრცელდება Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 ლიცენზიით. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

[...] ნოდარ შოშიაშვილი, ქართული წარწერების კორპუსი, 71-72

[...] ლ. რჩეულიშვილი, ქართული ხუროთმოძღვრების სამი უცნობი ძეგლი, 94

ოჳფალო შეჲწყალე რონ დ

უფალო, შეიწყალე... რონ... დ...

O Lord, be merciful… ron… d…

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსის მიხედვით #6. წარწერას განკვეთილობისა და ქარაგმის ნიშნები არ ახლავს. შემორჩენილია ერთი სტრიქონის მცირე ფრაგმენტი. პალეოგრაფიული ნიშნები: Ⴗ გრაფემა თავშეკრულია, Ⴐ გრაფემის რკალები ახლოსაა ბუნთან, Ⴄ-ს არ აქვს მარცხნივ გაზიდული ხაზი.