ბოლნისის „ლამაზი გორას“ ჯვარი ბარნაბასი, V/VI საუკუნე
source date: V-VI AD
availability: დოკუმენტი ვრცელდება Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 ლიცენზიით. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

[...] ნოდარ შოშიაშვილი, ქართული წარწერების კორპუსი, ლაპიდარული წარწერები, 83-84

[...] კორნელი დანელია, ზურაბ სარჯველაძე, ქართული პალეოგრაფია, 23

[...] ჯ. ამირანაშვილი, ადრეფეოდალური ხანის ქართული არქიტექტურისა და რელიეფური ქანდაკების ძეგლები, 34-35

ესე ჯუარი ბარნაბაჲსი რომელმან აღმოიკითხოს ლოცვასა მომიჴსენეთ

ვინც ბარნაბას ეს ჯვარი ამოიკითხოს, ლოცვაში მომიჴსენეთ.

Who will read this cross of Barnaba’s, commemorate me in your prayers.

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსის მიხედვით # 18. წარწერას განკვეთილობისა და ქარაგმის ნიშნები არ ახლავს. მე-3 სტრიქონი იწყება ფილის შუა ადგილიდან. სტრიქონის მარცხენა მხარეზე კი ჩანს დაზიანებისა თუ განზრახ გადაფხეკის შედეგად გადასული წარწერის რამდენიმე გრაფემების ოდნავ შესამჩნევი კვალი. ეს გასაგებს ხდის წარწერის შერეული წესით ამოკვეთის მიზეზს: დაუწყიათ ამოკოდვილი ასოებით, შემდეგ განუზრახავთ ტექსტის შეცვლა. მაგრამ ძველი წარწერის გადაშლით დაზიანებულ ზედაპირზე ამოკოდვით შესრულებული გრაფემები არ გამოჩნდებოდა, ამიტომაც გააგრძელეს წარწერა რელიეფური ასოებით. მე-3 სტრიქონის პირველ ნახევარზე წარწერა არ ამოუკვეთიათ ქვის ზედაპირის დაზიანების გამო.

According to the Corpus of Georgian Inscriptions by Nodar Shoshiashvili the inscription #18. The inscription does not contain any mark of separation or abbreviation. The 3rd line starts in the middle of the plaque. On the left side of the same line there is a damage or a scratch thus some of the graphemes are hardly noticeable. That explains the reason for the difference in type of the engraving: it seems that they started to carve letters and then decided to change the text. But the damaged surface by erasing the previous letters would not be suitable for the new inscription, that’s why they continued to write with embossed letters. As for the first part of the 3rd line, it seems that they did not engrave anything on that part because of the damage to the surface.