ბოლნისის სიონის VII ს. ფრაგმენტი
source date: VII AD
availability: დოკუმენტი ვრცელდება Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 ლიცენზიით. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

[...] ნოდარ შოშიაშვილი, ქართული წარწერების კორპუსი, ლაპიდარული წარწერები, 78-79

[...] საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლების კატალოგი, 24

შეწევნითა ღმრისაჲთა

მე რამაზ გე

ღმრთის შეწევნით მე, რამაზ, გე...

With the glory of God, I Ramaz, ge...

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსის მიხედვით #13. წარწერას განკვეთილობისა და ქარაგმის ნიშნები არ ახლავს.

According to the Corpus of Georgian Inscriptions by Nodar Shoshiashvili the inscription N13. No sign of the spaces between words or the abbreviations.